INF ORMA TION SCIENCE TECHNICAL REPORT ") 630-0101 F‘ NI 8) @8 6p ;T 9b ;3 D. 8916-5 F‘ NI @h C< 2J 3X 5; =Q Bg 3X 1! Bg 3X >p Js 2J 3X 8& 5f 2J NAIST-IS-TR99006 ISSN 0919-9527 Univ ersal T est Complexit y of Field-Programmable Gate Arra ys T omo o Inoue, Hideo F ujiw ara, Hiro yuki Mic hinishi, T okumi Y ok ohira, and T akuji Ok amoto April 1999 Graduate Scho ol of Info rmation Science Na ra Institute of Science and T echnology 8916-5 T ak a y ama, Ik oma, Na ra 630-0101, Japan