INF ORMA TION SCIENCE TECHNICAL REPORT ") 630-0101 F‘NI8)@86p;T9b;3D. 8916-5 F‘NI@hC<2J3X5;=QBg3X1!Bg3X >pJs2J3X8&5f2J NAIST-IS-TR2000009 ISSN 0919-9527 A Non-scan DFT Metho d at R TL Based on Fixed-con trol T estabilit y to Ac hiev e 100% F ault E�ciency Satoshi Oh tak e, Shin taro Nagai, Hiroki W ada and Hideo F ujiw ara No v em b er 2000 Graduate Scho ol of Info rmation Science Na ra Institute of Science and T echnology 8916-5 T ak a y ama, Ikoma, Na ra 630-0101, Japan